EVTEC Slide 1

J.Harvey , 10 Nov 1998

Joint COntrols Project (JCOP)

Oper console

Other consoles

Su suisor

. . .

Oper console

Alarm Handler

Subsystem supervisor

IOS

DCS Database

DB Editor

Gen.

Utility Prog.

Visualization

Dev server Dev server Dev server Dev server

Log+Data archive

Data Archiver

Servers

WS

Report Generator

Other consoles

Status displays

External SubSys

Other systems

parameters devices

Subsystems

Expert system

EVTEC

Slide 2

J.Harvey , 10 Nov 1998

Joint COntrols Project (JCOP)

ROC IOS

PLC PLC

IOS IOS IOS

LHC Exp. Sub-Detectors &

Experimental equipment

I/O Servers distributed in the experimental area ( PC,

VME,� )

PLC PLC Analog/Digital channels,

PLCs,

Field buses, RS232, etc.

. . . LAN WAN

Storage

Ot he rs ys te m s

(L HC ,S af et y, . )

Servers & Workstations

(Fault tolerant)

Configuration DB, Archives,

Logfiles, etc.

Remote Workstations

ROC

Re ad ou ts ys te m

OPC (OLE Process Control) Evaluation

OPC interface

Industrial standard

Customise interfaces

Check interoperability

Write OPC server for CAEN I/f